\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\begin{document}
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\caption{All statistics are based on contigs of size $\geq$ 500 bp, unless otherwise noted (e.g., "\# contigs ($\geq$ 0 bp)" and "Total length ($\geq$ 0 bp)" include all contigs).}
\begin{tabular}{|l*{2}{|r}|}
\hline
Assembly & scaffolds & scaffolds\_broken \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 0 bp) & 414432 & - \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 1000 bp) & 60710 & 61126 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 5000 bp) & 3945 & 3861 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 10000 bp) & 1166 & 1154 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 25000 bp) & 267 & 265 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 50000 bp) & 63 & 61 \\ \hline
Total length ($\geq$ 0 bp) & {\bf 210768575} & - \\ \hline
Total length ($\geq$ 1000 bp) & {\bf 155641092} & 154893263 \\ \hline
Total length ($\geq$ 5000 bp) & {\bf 42900285} & 41969092 \\ \hline
Total length ($\geq$ 10000 bp) & {\bf 24440003} & 24008828 \\ \hline
Total length ($\geq$ 25000 bp) & {\bf 11241040} & 10942125 \\ \hline
Total length ($\geq$ 50000 bp) & {\bf 4394766} & 4117630 \\ \hline
\# contigs & 97893 & 99053 \\ \hline
Largest contig & {\bf 154985} & 123369 \\ \hline
Total length & {\bf 183651923} & 183460965 \\ \hline
GC (\%) & 54.78 & 54.78 \\ \hline
N50 & {\bf 2347} & 2307 \\ \hline
N75 & {\bf 1323} & 1302 \\ \hline
L50 & {\bf 19221} & 19612 \\ \hline
L75 & {\bf 45146} & 45973 \\ \hline
\# N's per 100 kbp & 44.51 & {\bf 0.00} \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
\end{document}
