\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\begin{document}
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\caption{All statistics are based on contigs of size $\geq$ 500 bp, unless otherwise noted (e.g., "\# contigs ($\geq$ 0 bp)" and "Total length ($\geq$ 0 bp)" include all contigs).}
\begin{tabular}{|l*{1}{|r}|}
\hline
Assembly & contigs \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 0 bp) & 94901 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 1000 bp) & 75645 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 5000 bp) & 7696 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 10000 bp) & 2673 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 25000 bp) & 656 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 50000 bp) & 229 \\ \hline
Total length ($\geq$ 0 bp) & 249196148 \\ \hline
Total length ($\geq$ 1000 bp) & 235429846 \\ \hline
Total length ($\geq$ 5000 bp) & 98048950 \\ \hline
Total length ($\geq$ 10000 bp) & 64320930 \\ \hline
Total length ($\geq$ 25000 bp) & 35011522 \\ \hline
Total length ($\geq$ 50000 bp) & 20618873 \\ \hline
\# contigs & 89716 \\ \hline
Largest contig & 366762 \\ \hline
Total length & 248136525 \\ \hline
GC (\%) & 56.48 \\ \hline
N50 & 3489 \\ \hline
N75 & 1833 \\ \hline
L50 & 14029 \\ \hline
L75 & 39181 \\ \hline
\# N's per 100 kbp & 0.00 \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
\end{document}
