\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\begin{document}
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\caption{All statistics are based on contigs of size $\geq$ 500 bp, unless otherwise noted (e.g., "\# contigs ($\geq$ 0 bp)" and "Total length ($\geq$ 0 bp)" include all contigs).}
\begin{tabular}{|l*{2}{|r}|}
\hline
Assembly & scaffolds & scaffolds\_broken \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 0 bp) & 36255 & - \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 1000 bp) & 23838 & 23851 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 5000 bp) & 2364 & 2361 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 10000 bp) & 729 & 727 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 25000 bp) & 208 & 208 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 50000 bp) & 56 & 56 \\ \hline
Total length ($\geq$ 0 bp) & {\bf 78609336} & - \\ \hline
Total length ($\geq$ 1000 bp) & {\bf 68721254} & 68718590 \\ \hline
Total length ($\geq$ 5000 bp) & {\bf 28150500} & 28124390 \\ \hline
Total length ($\geq$ 10000 bp) & {\bf 17117655} & 17093039 \\ \hline
Total length ($\geq$ 25000 bp) & 9584419 & 9584419 \\ \hline
Total length ($\geq$ 50000 bp) & 4281317 & 4281317 \\ \hline
\# contigs & 34778 & 34793 \\ \hline
Largest contig & 170145 & 170145 \\ \hline
Total length & {\bf 78370545} & 78369662 \\ \hline
GC (\%) & 60.38 & 60.38 \\ \hline
N50 & {\bf 3023} & 3021 \\ \hline
N75 & 1374 & 1374 \\ \hline
L50 & {\bf 5253} & 5258 \\ \hline
L75 & {\bf 15253} & 15266 \\ \hline
\# N's per 100 kbp & 1.13 & {\bf 0.00} \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
\end{document}
