 PROD_LEN_MIN 100
 PROD_LEN_MAX 300 
 PROD_GC_MIN  40
 PROD_GC_MAX  55 
 PROD_TM_MIN 70.0 
 PROD_TM_MAX 90.0
 PRIM_GC_MIN  40
 PRIM_GC_MAX  55
 PRIM_LEN_MIN 18
 PRIM_LEN_MAX 22
 PRIM_TM_MIN 50.0
 PRIM_TM_MAX 55.0
 PRIM_TM_DIFF  2.0
 PRIM_NUCS S
 PRIM_SELF_I_ANN 14.0
 PRIM_SELF_3_ANN  8.0 
 PRIM_PRIM_I_ANN 14.0
 PRIM_PRIM_3_ANN  8.0 
 *
