\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\begin{document}
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\caption{All statistics are based on contigs of size $\geq$ 500 bp, unless otherwise noted (e.g., "\# contigs ($\geq$ 0 bp)" and "Total length ($\geq$ 0 bp)" include all contigs).}
\begin{tabular}{|l*{1}{|r}|}
\hline
Assembly & abyss1-8 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 0 bp) & 2057680 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 1000 bp) & 21457 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 5000 bp) & 102 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 10000 bp) & 4 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 25000 bp) & 0 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 50000 bp) & 0 \\ \hline
Total length ($\geq$ 0 bp) & 314857855 \\ \hline
Total length ($\geq$ 1000 bp) & 31592972 \\ \hline
Total length ($\geq$ 5000 bp) & 651886 \\ \hline
Total length ($\geq$ 10000 bp) & 51339 \\ \hline
Total length ($\geq$ 25000 bp) & 0 \\ \hline
Total length ($\geq$ 50000 bp) & 0 \\ \hline
\# contigs & 119292 \\ \hline
Largest contig & 13954 \\ \hline
Total length & 97576917 \\ \hline
GC (\%) & 54.20 \\ \hline
N50 & 804 \\ \hline
N75 & 624 \\ \hline
L50 & 40764 \\ \hline
L75 & 75449 \\ \hline
\# N's per 100 kbp & 34.49 \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
\end{document}
