\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\begin{document}
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\caption{All statistics are based on contigs of size $\geq$ 500 bp, unless otherwise noted (e.g., "\# contigs ($\geq$ 0 bp)" and "Total length ($\geq$ 0 bp)" include all contigs).}
\begin{tabular}{|l*{2}{|r}|}
\hline
Assembly & scaffolds & scaffolds\_broken \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 0 bp) & 157467 & - \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 1000 bp) & 33261 & 33463 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 5000 bp) & 2707 & 2629 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 10000 bp) & 912 & 855 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 25000 bp) & 168 & 158 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 50000 bp) & 31 & 29 \\ \hline
Total length ($\geq$ 0 bp) & {\bf 122608214} & - \\ \hline
Total length ($\geq$ 1000 bp) & {\bf 84399815} & 82524071 \\ \hline
Total length ($\geq$ 5000 bp) & {\bf 30329750} & 28933122 \\ \hline
Total length ($\geq$ 10000 bp) & {\bf 18011123} & 16746244 \\ \hline
Total length ($\geq$ 25000 bp) & {\bf 7122923} & 6650190 \\ \hline
Total length ($\geq$ 50000 bp) & {\bf 2356830} & 2179803 \\ \hline
\# contigs & 72277 & 74771 \\ \hline
Largest contig & 187873 & 187873 \\ \hline
Total length & {\bf 114723812} & 114648123 \\ \hline
GC (\%) & 56.01 & 56.01 \\ \hline
N50 & {\bf 1820} & 1698 \\ \hline
N75 & {\bf 971} & 943 \\ \hline
L50 & {\bf 12613} & 13574 \\ \hline
L75 & {\bf 34929} & 37028 \\ \hline
\# N's per 100 kbp & 43.71 & {\bf 0.00} \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
\end{document}
